L’Arqueològica Tarraconense nega “evidències físiques, històriques i documentals” d’una segona torre a Montblanc

La Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT) conclou que “no hi ha evidències físiques, històriques ni documentals” que certifiquin l’existència d’una doble torre al portal de Sant Francesc de Montblanc. L’informe recull que les restes arqueològiques de les intervencions fetes els anys 2017 i 2020 únicament posen de manifest la presència d’una “estructura, parcial, arrasada i […]